500 1000

1500

2000

0,0

0,1

0,2

0,3

500 1000

1500

2000

0,0

0,1

0,2

0,3

500 1000

1500

2000

0,0

0,1

0,2

Absorbancija

Zeoliti - Ugljevik

Talasni broj / cm^{-1}

UFo UFr

Absorbancija

Zeoliti - Stanari

Talasni broj / cm^{-1}

SFo SFr

Absorbancija

Zeoliti - Gacko

Talasni broj / cm^{-1}

GFo GFr