1000

2000

3000

4000

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

1000

2000

3000

4000

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

1000

2000

3000

4000

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

Absorbancija

Ugljevik

Talasni broj / cm^{-1}

LP UF

Absorbancija

Stanari

Talasni broj / cm^{-1}

LP SF

Absorbancija

Gacko

Talasni broj / cm^{-1}

LP GF