0 1000 2000 3000 0 2 4 6 8 10

0 1000 2000 3000 0 2 4 6 8 10

0 1000 2000 3000 4000 5000 0 2 4 6 8 10 UF q_t (mg NH_4^+/g zeolita)

Vrijeme (min) Eksperiment Model pseudo -prvog reda Model pseudo-drugog reda Elovi

ev model SF q_t(mg NH_4^+/g zeolita)

Vrijeme (min)

GF q_t(mg NH_4^+/g zeolita)

Vrijeme (min)