1000

2000

3000

4000

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

1000

2000

3000

4000

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

1000

2000

3000

4000

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

Absorbance Units

Ugljevik

Wavenumber (cm^{-1})

FA UF

Absorbance Units

Stanari

Wavenumber (cm^{-1})

FA SF

Absorbance Units

Gacko

Wavenumber (cm^{-1})

FA GF